0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (GeV/c)

T,reco

p^0D 0.1 − 0.08 − 0.06 − 0.04 − 0.02 − 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

truth

η -

reco

η ^0D

Internal MC sPHENIX = 200 GeV NNs p+p

R=0.4 T Anti-k

>1.5 GeV/c

T p^0D >7 GeV/c T Jet p